RIGHT ASCENSION 15 17

16

h h h

o

-40

-30

-20

-40

-30

-20

DECLINATION ( )

148478

143275

151680

144217

138690

149438

143018

147165

151890

136298

136504

143118 151985

139365

142669

144470

141556

145502

144294

148703

136664

145482

149038

151804 148688 149404

Sco

Lup

Cen

Oph

Lib